VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
  MultiUse = -1  'True
  Persistable = 0  'NotPersistable
  DataBindingBehavior = 0  'vbNone
  DataSourceBehavior  = 0  'vbNone
  MTSTransactionMode  = 0  'NotAnMTSObject
END
Attribute VB_Name = "RMTLogLibTypes"
Attribute VB_GlobalNameSpace = True
Attribute VB_Creatable = True
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = True
Attribute VB_Ext_KEY = "SavedWithClassBuilder6" ,"Yes"
Attribute VB_Ext_KEY = "Top_Level" ,"Yes"
Option Explicit

  Public Enum LogEventTypes
    ltSuccess = 0
    ltErrorType = 1
    ltWarningType = 2
    ltInformationType = 4
    ltAuditSuccess = 8
    ltAuditFailure = 10
  End Enum

